Image File: DISK$TEMP:[BERRY]CHN15_038.IMAGE;1 Printed: 7-FEB-95 14:25:18 MAR IPS image of: 6-JAN-1995 08:44:25.41 IC COUNTS AT START, END: 0 12084 EXPOSURE TIME (sec) 0

LAMBDA: 1.0800 DISTANCE: 400.00 PHI: 0.00 307.10

Density Limits: 1300.0 1800.0 Selected Map Limits (X,Y)= 400 450 400 450

Scale: 1 cm= 2.55 pixels = 0.382 mm on imaging plate

TOP (view from source)